NAME firework windowcompat



DESCRIPTION 'test'



PROTMODE



STACKSIZE 32767



IMPORTS

VioGetCurType=vio32.Vio32GetCurType

VioSetCurType=vio32.Vio32SetCurType

VioGetCurPos=vio32.Vio32GetCurPos

VioSetCurPos=vio32.Vio32SetCurPos

VioGetMode=vio32.Vio32GetMode

VioSetMode=vio32.Vio32SetMode

VioReadCellStr=vio32.Vio32ReadCellStr

VioWrtTTY=vio32.Vio32WrtTTY

VioWrtNAttr=vio32.Vio32WrtNAttr

VioGetConfig=vio32.Vio32GetConfig

VioScrollUp=vio32.Vio32ScrollUp

VioWrtCellStr=vio32.Vio32WrtCellStr

VioWrtNCell=vio32.Vio32WrtNCell

VioWrtCharStr=vio32.Vio32WrtCharStr

Kbd32CharIn=kbd32.Kbd32CharIn

Kbd32Peek=kbd32.Kbd32Peek

Kbd32FlushBuffer=kbd32.Kbd32FlushBuffer

Kbd32GetStatus=kbd32.Kbd32GetStatus

Kbd32SetStatus=kbd32.Kbd32SetStatus

